РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА МЕДСЕСТРИНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В МЕДСЕСТРИНСТВІ НА ВІННИЧЧИНІ»

21.02.2020р. на базі Вінницького медичного коледжу ім.. акад..Д.К.Заболотного за Наказом департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА була організована і проведена регіональна науково-практична медсестринська конференція «Особливості впровадження реформи системи охорони здоров’я в медсестринстві на Вінниччині»

В роботі конференції взяли участь Задорожна О.І.- начальник управління лікувально-профілактичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації, Бондарчук Л.С.- голова Асоціації медичних сестер Вінниччини, головні та старші медичні сестри лікувально-профілактичних закладів Вінницької області.

Перед початком конференції присутні мали можливість ознайомитись з роботою, продукцією та майстер-класами таких відомих фармацевтичних компаній як "BD MDS", “Долфі-Україна», ТОВ Вега Україна, «Лізоформ Медікал», «Вілан», «Славна», МПТВП «ОНІКО».

Валентина Сіденко, заступник директора з виховної роботи коледжу, відкриваючи конференцію, зазначила що за час свого майже сторічного існування закладом підготовлено більше 35 тис. спеціалістів, провідне місце серед яких займають саме медсестри.

Начальник управління лікувально-профілактичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Задорожна О.І. виступила з доповіддю на тему: «2020-рік медсестринства в Україні». Вона відзначила необхідність підняття престижу професії медичної сестри і підвищення її ролі у лікувальному процесі. Також в доповіді було проаналізовано забезпеченість медичних закладів середнім медперсоналом і причини нестачі кадрів.

Історичні етапи розвитку коледжу, його надбання та напрям реформування медсестринства у Вінницькому медичному коледжі ім..акад. Д. К. Заболотного висвітлила у своєму виступі Поліщук Т.В., голова циклової комісії сестринської справи, аспірантка кафедри внутрішньої медицини факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

З доповідями також виступили Шайдаюк О.І. та Бондаренко Н.В., викладачі циклової комісії сестринської справи.

Шайдаюк О.І. як завідувач відділення медсестринського догляду за пацієнтами похилого віку, розповіла про волонтерську діяльність студентів нашого коледжу. Вона відзначила необхідність залучення студентів до роботи по догляду за людьми поважного віку , для виховання у майбутніх спеціалістів милосердя. Доброти та чуйного ставлення до хворих.

Бондаренко Н.В. висвітлила активні інноваційні методи навчання у формуванні професійних компетентностей майбутніх медичних сестер.

Викладач циклової комісії санітарно-гігієнічних дисциплін ВМК, аспірантка кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ВНМУ ім..М.І. Пирогова, Шостацька М.О. виступила з доповіддю «Актуальні питання та сучасні аспекти вакцинації в Україні»

Завідувач фармацевтичного відділення, викладач реаніматології та анестезіології Постольнікова І.М. продемонструвала присутнім майстер-клас по медичним стандартам надання екстреної допомоги при обтурації дихальних шляхів стороннім тілом.

Також на конференції виступила представник фармацевтичної компанії BD MDS, менеджер підрозділу Семіног Т.В., яка розкрила сучасні стандарти інфузійної терапії з використанням новітнього інструментарію.

По завершенні конференції з концертною програмою виступили студенти коледжу, які подарували присутнім святковий настрій.

В роботі конференції прийняло участь більше 140 медичних сестер, які отримали відповідні сертифікати.

Учасники конференції мали можливість поспілкуватися з колегами, збагатитися новими знаннями у сфері охорони здоров'я, реформування медсестринства та медичної освіти.